ÊÂÁÍÔÉÊÇ ŒÇÌÅÉÁ É

ÁÓÊÇÓÅÉÓ 2

1. ÿíá çëåêôñüíéï êéíåSSôáé ìÝóá óå Ýíá çëåêôñéêü ðåäSSï ìå êéíçôéêÞ åíÝñãåéá 2.5 eV. Ðïéü åSSíáé ôï ìÞêïò êýìáôïò ôïõ çëåêôñïíSSïõ ðïõ èá õðïëüãéæå ï de Broglie;

2. ÐïéÜ åSSíáé ç åíÝñãåéá óå eV öùôïíSSùí ïñáôïý öùôüò ìÞêïõò êýìáôïò 7500 A;

3. ÄåSSîôå üôé ç ôéìÞ ôïõ ðåäSSïõ, f, äåí ìåôáâÜëëåôáé êÜèå öïñÜ ðïõ ï œñüíïò áõîÜíåé Þ ìåéþíåôáé êáôÜ áêÝñáéá ðïëëáðëÜóéá ôçò ðåñéüäïõ T . ÅðSSóçò äåSSîôå, üôé ôï SSäéï óõìâáSSíåé üôáí ç áðüóôáóç áõîÜíåé Þ ìåéþíåôáé êáôÜ áêÝñáéá ðïëëáðëÜóéá ôïõ ìÞêïõò êýìáôïò λ.

f = A exp[�i(ωt � px —h )].

4. ĳôáí áêôSSíåò Œ ìÞêïõò êýìáôïò 1.5 A ðñïóðSSðôïõí óå Ýíá Üôïìï åêäéþêïõí åóùôåñéêÜ çëåêôñüíéá ðïõ åîÝñœïíôáé ìå ôáœýôçôá 2.14x10^9 cm/s. ÂñåSSôå ôçí åíÝñãåéá óýíäåóçò ôïõ çëåêôñïíSSïõ ìå ôï Üôïìï.